# Configuración del LLM

Cuando trabajas con prompts, interactúas con el LLM a través de una API o directamente. Puedes configurar algunos parámetros para obtener diferentes resultados para tus prompts.

**Temperature** - En resumen, cuanto menor sea la temperatura, más deterministas serán los resultados en el sentido de que siempre se elige el siguiente token más probable. Aumentar la temperatura podría llevar a más aleatoriedad y fomentar resultados más diversos o creativos. Básicamente, estamos aumentando los pesos de los otros posibles tokens. En términos de aplicación, es posible que deseemos utilizar un valor de temperatura más bajo para tareas como preguntas y respuestas basadas en hechos para fomentar respuestas más concisas y factuales. Para la generación de poemas u otras tareas creativas, podría ser beneficioso aumentar el valor de la temperatura.

**Top_p** - De manera similar, con top_p, una técnica de muestreo con temperatura llamada muestreo de núcleo, puedes controlar la determinación del modelo al generar una respuesta. Si buscas respuestas exactas y factuales, mantén este valor bajo. Si buscas respuestas más diversas, aumenta el valor.

La recomendación general es modificar uno de los dos, no ambos.

Antes de comenzar con algunos ejemplos básicos, ten en cuenta que tus resultados pueden variar según la versión del LLM que estés utilizando.
